Ватикан начинает подготовку Сикстинской капеллы к конклаву, который откроется 7 мая

Знаменитый дымоход Сикстинской капеллы установлен перед конклавом

 

ВАТИКАН. Ватикан начинает подготовку Сикстинской капеллы к конклаву, который начнется 7 мая 2025 года, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Возможно, самая известная в мире дымовая труба установлена. Рабочие прикрепили дымовую трубу к вершине Сикстинской капеллы, куда будут прикованы все глаза, чтобы увидеть дым, возвещающий об избрании нового Папы Римского.

Первые зафиксированные папские выборы в этой капелле состоялись в 1492 году. Однако Сикстинская капелла, украшенная фресками знаменитых итальянских художников, является постоянным местом проведения конклавов с 1878 года.

В связи с подготовкой к началу избирательного процесса 7 мая Сикстинская капелла уже закрыта, и в ближайшие дни сотрудники будут готовить пространство и аудио-оборудование, а также напольное покрытие к выборам.

Хотя во время генеральных конгрегаций кардиналов и осуществлялся синхронный перевод, во время конклава его не будет, поскольку его заседания проходят за закрытыми дверями.

Перед тем, как кардиналы войдут в Сикстинскую капеллу, состоится молитва на латыни. После того, как кардиналы войдут в капеллу, они принесут присягу, бывший проповедник Папского дома кардинал Канталамесса прочтет проповедь. Затем начнется первый тур голосования.

За закрытыми дверями будет проходить процесс избрания нового понтифика, и миллионы людей будут наблюдать — с площади Святого Петра и по телевизору — за тем, как из трубы вырвется белый дым, возвещающий о новом папстве.

В заявлении, опубликованном 30 апреля, Конгрегация кардиналов сообщила, что обсудила два процедурных вопроса.

Universi Dominici Gregis, апостольская конституция Иоанна Павла II о вакансии Апостольского престола и избрании Римского понтифика, гласит, что «максимальное число кардиналов-выборщиков не должно превышать 120» (п. 33). Папа Франциск, как и Иоанн Павел II и папа Бенедикт XVI, создал число потенциальных кардиналов-выборщиков, превышающее 120; однако из-за старения, смертей и болезней в конклавах 2005 и 2013 годов приняли участие только 115 кардиналов-выборщиков.

В своем заявлении кардиналы подтвердили, что в конклаве 2025 года примут участие более 120 выборщиков.

Конгрегация сообщила, что папа Франциск, создав число кардиналов, превышающее 120, предусмотренное п. 33 Апостольской конституции Universi Dominici Gregis Иоанна Павла II от 22 февраля 1996 года, в порядке осуществления своей верховной власти, обошел стороной это законодательное положение, в соответствии с которым кардиналы, превышающие установленный лимит, приобрели, в соответствии с п. 36 той же Апостольской конституции, право избирать понтифика.

Таким образом, в выборах нового папы Римского, которые начнутся 7 мая, примут участие 133 из 135 потенциальных кардиналов-выборщиков; двое не примут участия из-за болезни.

Вторая часть заявления касалась кардинала Джованни Анджело Беччиу. Было отмечено, что последний, «имея в сердце благо Церкви и способствуя общению и спокойствию конклава, сообщил о своем решении не принимать в нем участия». В этой связи Конгрегация кардиналов выражает свою признательность за сделанный им жест и надеется, что компетентные судебные органы смогут окончательно установить факты, касающиеся обвинения кардинала Беччиу в растрате и коррупции.

Пресс-служба Святого Престола не уточнила, была ли Конгрегация кардиналов, выпустившая заявление, Генеральной конгрегацией кардиналов, собравшейся в Риме, или особой конгрегацией, состоящей из кардинала-камерленго (кардинала Кевина Фаррелла) и трех его помощников, избираемых по жребию каждые три дня. Предположительно, это была Генеральная конгрегация, поскольку апостольская конституция поручает более важные вопросы Генеральной конгрегации, а повседневные дела — особой конгрегации из четырех человек.

Ссылки по теме
Форумы